0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0

Longitude [°E]

Depth [m]

-2

-1

-1

-1

0

0

0

1

1 1

1

1

1

2

2

2

2 a) PGRWmin=-2.30 max=2.79 Sv

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0

Longitude [°E]

-3

-2

-1

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2 2

2

3

3

3

3 3

3

4

4

4

4 4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

b) PGL min=-3.84 max=7.97 Sv

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0

Longitude [°E]

-1

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2 2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5 5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

c) PG0 min=-2.62 max=12.06 Sv